USE [master]
GO

-- Drop database if it exists
IF EXISTS (SELECT name FROM sys.databases WHERE name = N'C6StampeCentralizzate')
BEGIN
    ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE [C6StampeCentralizzate];
END
GO

-- Create database with local paths
CREATE DATABASE [C6StampeCentralizzate]
 CONTAINMENT = NONE
 ON  PRIMARY 
( NAME = N'C6StampeCentralizzate', 
  FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\C6StampeCentralizzate.mdf',
  SIZE = 73728KB,
  MAXSIZE = UNLIMITED,
  FILEGROWTH = 65536KB )
 LOG ON 
( NAME = N'C6StampeCentralizzate_log',
  FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\C6StampeCentralizzate_log.ldf',
  SIZE = 73728KB,
  MAXSIZE = 2048GB,
  FILEGROWTH = 65536KB )
GO

ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 140
GO
IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled'))
begin
EXEC [C6StampeCentralizzate].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'disable'
end
GO

ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET ANSI_NULL_DEFAULT ON 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET ANSI_NULLS ON 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET ANSI_PADDING ON 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET ANSI_WARNINGS ON 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET ARITHABORT ON 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET AUTO_CLOSE OFF 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET AUTO_SHRINK OFF 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET CURSOR_DEFAULT  LOCAL 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL ON 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET  DISABLE_BROKER 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC ON 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET TRUSTWORTHY ON 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET PARAMETERIZATION SIMPLE 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET RECOVERY SIMPLE 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET  MULTI_USER 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET PAGE_VERIFY NONE  
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET DB_CHAINING OFF 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET FILESTREAM( NON_TRANSACTED_ACCESS = OFF ) 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET TARGET_RECOVERY_TIME = 0 SECONDS 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET DELAYED_DURABILITY = DISABLED 
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET ACCELERATED_DATABASE_RECOVERY = OFF  
GO
EXEC sys.sp_db_vardecimal_storage_format N'C6StampeCentralizzate', N'ON'
GO
ALTER DATABASE [C6StampeCentralizzate] SET QUERY_STORE = OFF
GO
USE [C6StampeCentralizzate]
GO

